Nápověda není dostupná.


Hardwarová adresa sítě LAN zařízení, na které se tiskne přes tento port.


Číslo sítě IPX přiřazené tomuto zařízení. 00000000 odpovídá místní podsíti.


Zadejte jméno komunity používané zařízením, které je připojeno k tomuto portu.  Lze použít pouze tehdy, je-li povolen SNMP.


Zadejte nastavení, specifická pro PRVOTNÍ protokol.


Jméno tohoto portu.


Zvolte protokol, který má tento port používat.


Zadejte index zařízení používaný zařízením, které je připojeno k tomuto portu. Lze použít pouze tehdy, je-li povolen SNMP.


Zadejte QName (jméno), které má být použito pro tento port. Lze zapnout klepnutím na přepínač s titulkem LPR ve skupině Protokoly.


Jméno tohoto portu.


Zvolte protokol, který má tento port používat. LPR protokol.


Zvolte protokol, který má tento port používat. PRVOTNÍ datový protokol.


Zadejte QName (jméno), které má být použito pro tento port. Lze zapnout klepnutím na přepínač s titulkem LPR ve skupině Protokoly.


Zadejte nastavení, specifická pro LPR protokol. Lze zapnout klepnutím na přepínač s titulkem LPR ve skupině Protokoly


Zkontrolujte, zda je pro zařízení připojené k tomuto portu podporován SNMP.


Zadejte index zařízení používaný zařízením, které je připojeno k tomuto portu. Lze použít pouze tehdy, je-li povolen SNMP.


Hardwarová adresa sítě LAN zařízení, na které se tiskne přes tento port.


Zadejte jméno komunity používané zařízením, které je připojeno k tomuto portu.  Lze použít pouze tehdy, je-li povolen SNMP.


Číslo portu Berkeley Sockets používané k tisku na tento port.


Zkontrolujte, zda je pro zařízení připojené k tomuto portu podporován SNMP.


Číslo portu Berkeley Sockets používané k tisku na tento port.


Nakonfigurujte všechny porty HP v Monitoru standardního IPX/SPX portu.


Přidejte Standardní IPX/SPX port HP.


Přidejte Standardní IPX/SPX port HP.


Přidejte Standardní IPX/SPX port HP.


Prohlédněte a upravte nastavení Standardního IPX/SPX portu HP.


Přidejte Standardní IPX/SPX port HP.


Číselný údaj zobrazující počet minut, které zbývají do vypršení časové prodlevy při selhání tiskové úlohy.


Číselný údaj zobrazující počet minut, které zbývají do vypršení časové prodlevy při selhání tiskové úlohy.


Kratší časový úsek do vypršení časové prodlevy při chybách tisku.


Zadejte dobu do vypršení časové prodlevy při chybách tisku.


Delší časový úsek do vypršení časové prodlevy při chybách tisku.


Je-li zatrženo, počítač periodicky žádá všechna zařízení o sdělení stavové informace.


Zadejte dobu do vypršení časové prodlevy při chybách tisku.


Nastavení portu