Ingen hjælp til rådighed.


Navnet eller adressen på den enhed, der udskrives til fra denne port.


Indtast det fællesnavn, som bruges af den enhed, der er tilsluttet til denne port.  Kun aktiveret, når SNMP også er aktiveret.


Indtast indstillinger, som er specifikke for RÅ-protokollen.  Aktivér ved at klikke på alternativknappen mærket RÅ i protokolgruppen.


Navnet på denne port.


Vælg den protokol, som denne port skal bruge.


Indtast det enhedsindeks, som bruges af den enhed, der er tilsluttet til denne port.  Kun aktiveret, når SNMP også er aktiveret.


Indtast det kønavn, som skal bruges til denne port.  Dette kan aktiveres ved at klikke på alternativknappen mærket LPR i protokolgruppen.


Navnet på denne port.


Vælg den protokol, som denne port skal bruge. LPR-protokol.


Vælg den protokol, som denne port skal bruge. RÅ-dataprotokol.


Indtast det kønavn, som skal bruges til denne port.  Dette kan aktiveres ved at klikke på alternativknappen mærket LPR i protokolgruppen.


Indtast indstillinger, som er specifikke for LPR-protokollen.  Aktivér ved at klikke på alternativknappen mærket LPR i protokolgruppen.


Kontrollér om SNMP understøttes af den enhed, som er tilsluttet til denne port.


Indtast det enhedsindeks, som bruges af den enhed, der er tilsluttet til denne port.  Kun aktiveret, når SNMP også er aktiveret.


Navnet eller adressen på den enhed, der udskrives til fra denne port.


Indtast det fællesnavn, som bruges af den enhed, der er tilsluttet til denne port.  Kun aktiveret, når SNMP også er aktiveret.


Indtast det Berkeley Sockets-portnummer, som bruges til denne port.  Dette kan aktiveres ved at klikke på alternativknappen mærket RÅ i protokolgruppen.


Kontrollér om SNMP understøttes af den enhed, som er tilsluttet til denne port.


Indtast det Berkeley Sockets-portnummer, som bruges til denne port.  Dette kan aktiveres ved at klikke på alternativknappen mærket RÅ i protokolgruppen.


Konfigurér alle standard TCP/IP-portovervågningsporte.


Tilføj en standard TCP/IP-port.


Tilføj en standard TCP/IP-port.


Tilføj en standard TCP/IP-port.


Vis og modificér indstillinger til en standard TCP/IP-port.


Tilføj en standard TCP/IP-port.


Digital udlæsning viser antallet af minutter før timeout, når et udskriftsjob mislykkedes.


Digital udlæsning viser antallet af minutter før timeout, når et udskriftsjob mislykkedes.


Kortere tid før en timeout ved udskriftsfejl.


Indtast tidsperioden før en timeout ved udskriftsfejl.


Mere tid før en timeout ved udskriftsfejl.


Ved afkrydsning vil computeren periodevist forespørge hver enhed om statusoplysninger.


Klik hvis du kommer ud for problemer, såsom manglende eller ufuldstændige dokumenter ved udskrivning. Når LPR bytetælling er aktiveret, tæller computeren antallet af byte i et dokument, før det sendes til printeren. Bytetælling, hvilket kan være meget tidskrævende, kræves ikke af de fleste printere. Denne indstilling er kun disponibel, når der er valgt LPR-protokol.


Indtast tidsperioden før en timeout ved udskriftsfejl.