Aucune aide n'est disponible.


Adresse matérielle du périphérique utilisant ce port pour imprimer.


Numéro de réseau IPX associé à ce périphérique. 00000000 équivaut au sous-réseau local.


Saisissez le nom de communauté qu'utilise le périphérique connecté à ce port.  Cette option n'est active que lorsque SNMP est également actif.


Saisissez les paramètres spécifiques au protocole RAW.


Nom de ce port.


Choisissez le protocole que doit utiliser ce port.


Saisissez l'index de périphérique qu'utilise le périphérique connecté à ce port.  Cette option n'est active que lorsque SNMP est également actif.


Saisissez le paramètre QName que doit utiliser ce port.  Cette option peut être activée en cliquant sur le bouton radio nommé LPR se trouvant dans le groupe de protocoles.


Nom de ce port.


Choisissez le protocole que doit utiliser ce port. Protocole LPR.


Choisissez le protocole que doit utiliser ce port. Protocole de données RAW.


Saisissez le paramètre QName que doit utiliser ce port.  Cette option peut être activée en cliquant sur le bouton radio nommé LPR se trouvant dans le groupe de protocoles.


Saisissez les paramètres spécifiques au protocole LPR.  Activez cette option en cliquant sur le bouton radio nommé LPR se trouvant dans le groupe de protocoles.


Vérifiez si l'option SNMP est prise en charge par le périphérique connecté à ce port.


Saisissez l'index de périphérique qu'utilise le périphérique connecté à ce port.  Cette option n'est active que lorsque SNMP est également actif.


Adresse matérielle du périphérique utilisant ce port pour imprimer.


Saisissez le nom de communauté qu'utilise le périphérique connecté à ce port.  Cette option n'est active que lorsque SNMP est également actif.


Numéro de port de sockets Berkeley utilisé pour imprimer sur ce port.


Vérifiez si l'option SNMP est prise en charge par le périphérique connecté à ce port.


Numéro de port de sockets Berkeley utilisé pour imprimer sur ce port.


Configurez tous les ports de moniteur de port IPX/SPX standard Hewlett-Packard.


Ajoutez un port IPX/SPX standard Hewlett-Packard.


Ajoutez un port IPX/SPX standard Hewlett-Packard.


Ajoutez un port IPX/SPX standard Hewlett-Packard.


Visualisez et modifiez les paramètres pour un port IPX/SPX standard Hewlett-Packard.


Ajoutez un port IPX/SPX standard Hewlett-Packard.


Afficheur numérique indiquant le nombre de minutes de temporisation avant l'échec d'un travail d'impression.


Afficheur numérique indiquant le nombre de minutes de temporisation avant l'échec d'un travail d'impression.


Temporisation plus courte avant l'échec d'un travail d'impression.


Saisissez la durée de temporisation avant l'échec d'un travail d'impression.


Temporisation plus longue avant l'échec d'un travail d'impression.


Lorsque cette option est activée, l'ordinateur interroge régulièrement chacun des périphériques pour connaître leur état.


Saisissez la durée de temporisation avant l'échec d'un travail d'impression.


Paramètres du port