Δεν υπάρχει στη "Βοήθεια" θέμα σχετικό με αυτό το στοιχείο.


Η διεύθυνση υλικού τοπικού δικτύου (LAN) της συσκευής στην οποία γίνεται εκτύπωση από αυτήν τη θύρα.


Ο αριθμός δικτύου IPX που έχει συσχετιστεί με αυτήν τη συσκευή. Το 00000000 ισοδυναμεί με το τοπικό subnet.


Καταχωρήστε το όνομα κοινότητας που χρησιμοποιείται από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε αυτήν τη θύρα.  Ενεργοποιείται μόνο όταν είναι επίσης ενεργό και το SNMP.


Καταχωρήστε ειδικές ρυθμίσεις για το πρωτόκολλο RAW.


Το όνομα αυτής της θύρας.


Επιλέξτε ποιο πρωτόκολλο πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτή η θύρα.


Καταχωρήστε το ευρετήριο συσκευών που χρησιμοποιείται από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε αυτήν τη θύρα.  Ενεργοποιείται μόνο όταν είναι επίσης ενεργό και το SNMP.


Καταχωρήστε το όνομα ουράς που θα χρησιμοποιηθεί για αυτήν τη θύρα.  Αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί αν κάνετε κλικ στο κουμπί επιλογής με την ένδειξη "LPR" στην περιοχή "Πρωτόκολλο".


Το όνομα αυτής της θύρας.


Επιλέξτε ποιο πρωτόκολλο πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτή η θύρα. Πρωτόκολλο LPR.


Επιλέξτε ποιο πρωτόκολλο πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτή η θύρα. Πρωτόκολλο δεδομένων RAW.


Καταχωρήστε το όνομα ουράς που θα χρησιμοποιηθεί για αυτήν τη θύρα.  Αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί αν κάνετε κλικ στο κουμπί επιλογής με την ένδειξη "LPR" στην περιοχή "Πρωτόκολλο".


Καταχωρήστε ειδικές ρυθμίσεις για το πρωτόκολλο LPR.  Ενεργοποιήστε κάνοντας κλικ στο κουμπί επιλογής με την ένδειξη "LPR" στην περιοχή "Πρωτόκολλο".


Ελέγξτε αν υποστηρίζεται το SNMP για τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε αυτήν τη θύρα.


Καταχωρήστε το ευρετήριο συσκευών που χρησιμοποιείται από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε αυτήν τη θύρα.  Ενεργοποιείται μόνο όταν είναι επίσης ενεργό και το SNMP.


Η διεύθυνση υλικού τοπικού δικτύου (LAN) της συσκευής στην οποία γίνεται εκτύπωση από αυτήν τη θύρα.


Καταχωρήστε το όνομα κοινότητας που χρησιμοποιείται από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε αυτήν τη θύρα.  Ενεργοποιείται μόνο όταν είναι επίσης ενεργό και το SNMP.


Καταχωρήστε τον αριθμό θύρας Berkeley Sockets που θα χρησιμοποιηθεί για αυτήν τη θύρα.


Ελέγξτε αν υποστηρίζεται το SNMP για τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε αυτήν τη θύρα.


Καταχωρήστε τον αριθμό θύρας Berkeley Sockets που θα χρησιμοποιηθεί για αυτήν τη θύρα.


Διαμορφώστε όλες τις θύρες του τυπικού προγράμματος παρακολούθησης IPX/SPX της Hewlett-Packard.


Προσθήκη τυπικής θύρας IPX/SPX της Hewlett-Packard.


Προσθήκη τυπικής θύρας IPX/SPX της Hewlett-Packard.


Προσθήκη τυπικής θύρας IPX/SPX της Hewlett-Packard.


Προβολή και τροποποίηση ρυθμίσεων για μια τυπική θύρα IPX/SPX της Hewlett-Packard.


Προσθήκη τυπικής θύρας IPX/SPX της Hewlett-Packard.


Ψηφιακή ένδειξη που εμφανίζει πόσα λεπτά απομένουν μέχρι τη λήξη του χρονικού ορίου όταν αποτυγχάνει μια εκτύπωση.


Ψηφιακή ένδειξη που εμφανίζει πόσα λεπτά απομένουν μέχρι τη λήξη του χρονικού ορίου όταν αποτυγχάνει μια εκτύπωση.


Λιγότερος χρόνος πριν λήξει το χρονικό όριο για τις αποτυχίες εκτύπωσης.


Καταχωρήστε το χρόνο πριν λήξει το χρονικό όριο για τις αποτυχίες εκτύπωσης.


Περισσότερος χρόνος πριν λήξει το χρονικό όριο για τις αποτυχίες εκτύπωσης.


Όταν είναι επιλεγμένο, ο υπολογιστής θα ελέγχει περιοδικά τις πληροφορίες κατάστασης κάθε συσκευής.


Καταχωρήστε το χρόνο πριν λήξει το χρονικό όριο για τις αποτυχίες εκτύπωσης.


Ρυθμίσεις θύρας