Δεν υπάρχει στη "Βοήθει" θέμα σχετικό με αυτό το στοιχείο.


Το όνομα ή η διεύθυνση της συσκευής στην οποία γίνεται εκτύπωση από αυτήν τη θύρα.


Καταχωρήστε το όνομα κοινότητας που χρησιμοποιείται από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε αυτήν τη θύρα.  Ενεργοποιείται μόνο όταν είναι επίσης ενεργό και το SNMP.


Καταχωρήστε ειδικές ρυθμίσεις για το πρωτόκολλο RAW.  Ενεργοποιήστε κάνοντας κλικ στο κουμπί επιλογής με την ένδειξη "RAW" στην περιοχή "Πρωτόκολλο".


Το όνομα αυτής της θύρας.


Επιλέξτε ποιο πρωτόκολλο πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτή η θύρα.


Καταχωρήστε το ευρετήριο συσκευών που χρησιμοποιείται από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε αυτήν τη θύρα.  Ενεργοποιείται μόνο όταν είναι επίσης ενεργό και το SNMP.


Καταχωρήστε το όνομα ουράς που θα χρησιμοποιηθεί για αυτήν τη θύρα.  Αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί αν κάνετε κλικ στο κουμπί επιλογής με την ένδειξη "LPR" στην περιοχή "Πρωτόκολλο".


Το όνομα αυτής της θύρας.


Επιλέξτε ποιο πρωτόκολλο πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτή η θύρα. Πρωτόκολλο LPR.


Επιλέξτε ποιο πρωτόκολλο πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτή η θύρα. Πρωτόκολλο δεδομένων RAW.


Καταχωρήστε το όνομα ουράς που θα χρησιμοποιηθεί για αυτήν τη θύρα.  Αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί αν κάνετε κλικ στο κουμπί επιλογής με την ένδειξη "LPR" στην περιοχή "Πρωτόκολλο".


Καταχωρήστε ειδικές ρυθμίσεις για το πρωτόκολλο LPR.  Ενεργοποιήστε κάνοντας κλικ στο κουμπί επιλογής με την ένδειξη "LPR" στην περιοχή "Πρωτόκολλο".


Ελέγξτε αν υποστηρίζεται το SNMP για τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε αυτήν τη θύρα.


Καταχωρήστε το ευρετήριο συσκευών που χρησιμοποιείται από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε αυτήν τη θύρα.  Ενεργοποιείται μόνο όταν είναι επίσης ενεργό και το SNMP.


Το όνομα ή η διεύθυνση της συσκευής στην οποία γίνεται εκτύπωση από αυτήν τη θύρα.


Καταχωρήστε το όνομα κοινότητας που χρησιμοποιείται από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε αυτήν τη θύρα.  Ενεργοποιείται μόνο όταν είναι επίσης ενεργό και το SNMP.


Καταχωρήστε τον αριθμό θύρας Berkeley Sockets που θα χρησιμοποιηθεί για αυτήν τη θύρα.  Αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί αν κάνετε κλικ στο κουμπί επιλογής με την ένδειξη "RAW" στην περιοχή "Πρωτόκολλο".


Ελέγξτε αν υποστηρίζεται το SNMP για τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε αυτήν τη θύρα.


Καταχωρήστε τον αριθμό θύρας Berkeley Sockets που θα χρησιμοποιηθεί για αυτήν τη θύρα.  Αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί αν κάνετε κλικ στο κουμπί επιλογής με την ένδειξη "RAW" στην περιοχή "Πρωτόκολλο".


Διαμόρφωση όλων των θυρών τυπικού προγράμματος παρακολούθησης θύρας TCP/IP.


Προσθέστε μια τυπική θύρα TCP/IP.


Προσθέστε μια τυπική θύρα TCP/IP.


Προσθέστε μια τυπική θύρα TCP/IP.


Προβολή και τροποποίηση των ρυθμίσεων μιας τυπικής θύρας TCP/IP.


Προσθέστε μια τυπική θύρα TCP/IP.


Ψηφιακή ένδειξη που εμφανίζει πόσα λεπτά απομένουν μέχρι τη λήξη του χρονικού ορίου όταν αποτυγχάνει μια εκτύπωση.


Ψηφιακή ένδειξη που εμφανίζει πόσα λεπτά απομένουν μέχρι τη λήξη του χρονικού ορίου όταν αποτυγχάνει μια εκτύπωση.


Λιγότερος χρόνος πριν λήξει το χρονικό όριο για τις αποτυχίες εκτύπωσης.


Καταχωρήστε το χρόνο πριν λήξει το χρονικό όριο για τις αποτυχίες εκτύπωσης.


Περισσότερος χρόνος πριν λήξει το χρονικό όριο για τις αποτυχίες εκτύπωσης.


Όταν είναι επιλεγμένο, ο υπολογιστής θα ελέγχει περιοδικά τις πληροφορίες κατάστασης κάθε συσκευής.


Κάντε κλικ αν έχετε προβλήματα όπως απουσία ή ημιτελή εκτύπωση εγγράφων όταν εκτυπώνετε. Όταν είναι ενεργοποιημένη η κατεμέτρηση byte LPR, ο υπολογιστής μετρά τα byte ενός εγγράφου πριν τα στείλει στον εκτυπωτή. Η καταμέτρηση byte, που μπορεί να είναι πολύ χρονοβόρα, δεν απαιτείται για τους περισσότερους εκτυπωτές. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί το πρωτόκολλο LPR.


Καταχωρήστε το χρόνο πριν λήξει το χρονικό όριο για τις αποτυχίες εκτύπωσης.