Nessuna Guida in linea disponibile


L'indirizzo hardware (HW) LAN della periferica stampato da questa porta.


Il numero di rete IPX associato a questa periferica. 00000000 equivale alla sottorete locale.


Immettere il nome di comunità utilizzato dalla periferica collegata a questa porta. Campo abilitato solo quando anche SNMP è abilitato.


Immettere le impostazioni specifiche per il protocollo RAW.


Il nome di questa porta.


Scegliere il protocollo che deve essere utilizzato da questa porta.


Immettere l'indice della periferica utilizzato dalla periferica collegata a questa porta. Campo abilitato solo quando anche SNMP è abilitato.


Immettere il nome della coda che deve essere utilizzato da questa porta. Per abilitare questo campo, fare clic sul pulsante di scelta LPR nel gruppo dei protocolli.


Il nome di questa porta.


Selezionare LPR per specificare il protocollo che deve essere utilizzato da questa porta.


Selezionare RAW per specificare il protocollo dei dati che deve essere utilizzato da questa porta..


Immettere il nome della coda che deve essere utilizzato da questa porta. Per abilitare questo campo, fare clic sul pulsante di scelta LPR nel gruppo dei protocolli.


Immettere le impostazioni specifiche per il protocollo LPR. Per abilitare questo campo, fare clic sul pulsante di scelta LPR nel gruppo di protocolli.


Verificare che il protocollo SNMP sia supportato dalla periferica collegata a questa porta.


Immettere l'indice della periferica utilizzato dalla periferica collegata a questa porta. Campo abilitato solo quando anche SNMP è abilitato.


L'indirizzo hardware (HW) LAN della periferica stampato da questa porta.


Immettere il nome di comunità utilizzato dalla periferica collegata a questa porta. Campo abilitato solo quando anche SNMP è abilitato.


Il numero di porta dei socket Berkeley usato per stampare da questa porta.


Verificare che il protocollo SNMP sia supportato dalla periferica collegata a questa porta.


Il numero di porta dei socket Berkeley usato per stampare da questa porta.


Configurare tutte le porte del monitor della porta standard IPX/SPX Hewlett-Packard.


Aggiungere una porta standard IPX/SPX Hewlett-Packard.


Aggiungere una porta standard IPX/SPX Hewlett-Packard.


Aggiungere una porta standard IPX/SPX Hewlett-Packard.


Visualizzare e modificare le impostazioni di una porta standard IPX/SPX Hewlett-Packard.


Aggiungere una porta standard IPX/SPX Hewlett-Packard.


Visualizzazione digitale dei minuti che mancano prima del timeout quando si interrompe un lavoro di stampa.


Visualizzazione digitale dei minuti che mancano prima del timeout quando si interrompe un lavoro di stampa.


Il tempo minimo per il timeout dopo l'interruzione di un lavoro di stampa.


Immettere la quantità di tempo che deve trascorrere per il timeout dopo l'interruzione di un lavoro di stampa.


Il tempo massimo per il timeout dopo l'interruzione di un lavoro di stampa.


Ad ogni controllo, il computer eseguirà periodicamente una verifica di tutte le periferiche per ottenere le informazioni sullo stato.


Immettere la quantità di tempo che deve trascorrere per il timeout dopo l'interruzione di un lavoro di stampa.


Impostazioni della porta