Nessuna Guida in linea disponibile


Il nome o l'indirizzo della periferica stampato da questa porta.


Immettere il nome di comunità utilizzato dalla periferica collegata a questa porta.  Abilitata solo quando anche SNMP è abilitato.


Immettere le impostazioni specifiche per il protocollo RAW.  Per abilitarle, fare clic sul pulsante di scelta RAW nel gruppo di protocolli.


Il nome di questa porta.


Scegliere il protocollo che deve essere utilizzato da questa porta.


Immettere l'indice della periferica utilizzato dalla periferica collegata a questa porta.  Abilitata solo quando anche SNMP è abilitato.


Immettere il nome della coda che deve essere utilizzato da questa porta.  Per abilitarlo, fare clic sul pulsante di scelta LPR nel gruppo dei protocolli.


Il nome di questa porta.


Scegliere il protocollo che deve essere utilizzato da questa porta. Protocollo LPR.


Scegliere il protocollo che deve essere utilizzato da questa porta. Protocollo dati RAW.


Immettere il nome della coda che deve essere utilizzato da questa porta.  Per abilitarlo, fare clic sul pulsante di scelta LPR nel gruppo dei protocolli.


Immettere le impostazioni specifiche per il protocollo LPR.  Per abilitarle, fare clic sul pulsante di scelta LPR nel gruppo di protocolli.


Verificare che il protocollo SNMP sia supportato dalla periferica collegata a questa porta.


Immettere l'indice della periferica utilizzato dalla periferica collegata a questa porta.  Abilitata solo quando anche SNMP è abilitato.


Il nome o l'indirizzo della periferica stampato da questa porta.


Immettere il nome di comunità utilizzato dalla periferica collegata a questa porta.  Abilitata solo quando anche SNMP è abilitato.


Immettere il numero di porta dei socket Berkeley che deve essere utilizzato da questa porta.  Per abilitarlo, fare clic sul pulsante di scelta RAW nel gruppo dei protocolli.


Verificare che il protocollo SNMP sia supportato dalla periferica collegata a questa porta.


Immettere il numero di porta dei socket Berkeley che deve essere utilizzato da questa porta.  Per abilitarlo, fare clic sul pulsante di scelta RAW nel gruppo dei protocolli.


Configurare tutte le porte del monitor della porta standard TCP/IP.


Aggiungere una porta standard TCP/IP.


Aggiungere una porta standard TCP/IP.


Aggiungere una porta standard TCP/IP.


Visualizzare e modificare le impostazioni di una porta standard TCP/IP.


Aggiungere una porta standard TCP/IP.


Visualizzazione digitale dei minuti che mancano prima del timeout quando si interrompe un lavoro di stampa.


Visualizzazione digitale dei minuti che mancano prima del timeout quando si interrompe un lavoro di stampa.


Il tempo minimo per il timeout dopo l'interruzione di un lavoro di stampa.


Immettere la quantità di tempo che deve trascorrere per il timeout dopo l'interruzione di un lavoro di stampa.


Il tempo massimo per il timeout dopo l'interruzione di un lavoro di stampa.


Ad ogni controllo, il computer eseguirà periodicamente una verifica di tutte le periferiche per ottenere le informazioni sullo stato.


Selezionare questa opzione se durante la stampa si verificano problemi, ad esempio se alcuni documenti risultano mancanti o incompleti.

Quando il conteggio dei byte LPR è attivato, il computer calcola il numero dei byte di un documento prima di inviarlo alla stampante. Per il conteggio dei byte può essere necessaria una notevole quantità di tempo. La maggior parte delle stampanti non richiede l'esecuzione di questa operazione. Questa opzione è disponibile solo quando viene selezionato il protocollo LPR.


Immettere la quantità di tempo che deve trascorrere per il timeout dopo l'interruzione di un lavoro di stampa.