도움말이 없습니다.


이 포트를 이용하여 인쇄되는 장치의 이름 또는 주소.


이 포트에 연결된 장치가 사용하는 커뮤니티의 이름을 입력하십시오.  SNMP를 사용할 수 있는 경우에만 사용 가능합니다.


 RAW 프로토콜의 특정 설정 값을 입력하십시오.  프로토콜 그룹에서 RAW라고 표시된 라디오 단추를 누르면 사용 가능하게 됩니다.


이 포트의 이름.


이 포트가 사용해야 할 프로토콜을 택하십시오.


이 포트에 연결된 장치에 사용되는 장치 번호를 입력하십시오.  SNMP를 사용할 수 있는 경우에만 사용 가능합니다.


이 포트에 사용할 QName을 입력하십시오.  이것은 프로토콜 그룹에서 LPR이라고 표시된 라디오 단추를 누르면 사용 가능하게 됩니다.


이 포트의 이름.


이 포트가 사용해야 할 프로토콜을 택하십시오.  LPR 프로토콜.


이 포트가 사용해야 할 프로토콜을 택하십시오.  RAW 데이터 프로토콜.


이 포트에 사용할 QName을 입력하십시오.  이것은 프로토콜 그룹에서 LPR이라고 표시된 라디오 단추를 누르면 사용 가능하게 됩니다.


 LPR 프로토콜의 특정 설정 값을 입력하십시오.  프로토콜 그룹에서 LPR 이라고 표시된 라디오 단추를 누르면 사용 가능하게 됩니다.


이 포트에 연결된 장치에 SNMP가 지원되는지 점검하십시오.


이 포트에 연결된 장치에서 사용하는 장치 번호를 입력하십시오.   SNMP를 사용할 수 있는 경우에만 사용 가능합니다.


이 포트를 이용하여 인쇄되는 장치의 이름 또는 주소.


이 포트에 연결된 장치를 사용하는 커뮤니티의 이름을 입력하십시오.  SNMP를 사용할 수 있는 경우에만 사용 가능합니다.


이 포트에 사용할 Berkeley 소켓 포트 번호를 입력하십시오.  이것은 프로토콜 그룹에서 RAW라고 표시된 라디오 단추를 누르면 사용 가능하게 됩니다.


이 포트에 연결된 장치에 SNMP가 지원되는지 점검하십시오.


이 포트에 사용할 Berkeley 소켓 포트 번호를 입력하십시오.  이것은 프로토콜 그룹에서 RAW라고 표시된 라디오 단추를 누르면 사용 가능하게 됩니다.


모든 표준 TCP/IP 포트 모니터 포트의 환경을 구성하십시오.


 표준 TCP/IP 포트 추가.


 표준 TCP/IP 포트 추가.


 표준 TCP/IP 포트 추가.


 표준 TCP/IP 포트의 설정 보기와 수정.


 표준 TCP/IP 포트 추가.


인쇄 작업이 실패했을 때 시간 초과 되기 까지 걸리는 분 수를 표시하는 디지털 판독기.


인쇄 작업이 실패했을 때 시간 초과 되기 까지 걸리는 분 수를 표시하는 디지털 판독기.


인쇄 실패 시에 시간 초과 되기 까지 걸리는 시간을 더 단축.


인쇄 실패 시에 시간 초과 되기 까지 걸리는 시간을 입력하십시오.


인쇄 실패 시에 시간 초과 되기 까지 걸리는 시간을 더 연장.


선택 표시를 하면 컴퓨터가 주기적으로 각 장치에 관한 상태 정보를 확인합니다.


인쇄 시 문서가 손실되거나 인쇄 작업이 완료되지 않으면 누르십시오. LPR 바이트 계산을 사용하면 프린터로 문서를 내보내기 전에 문서에 포함된 바이트 수를 컴퓨터에서 계산합니다. 바이트 계산을 하면 작업 시간이 길어지므로 대부분의 프린터에서는 사용할 필요가 없습니다. 이 옵션은 LPR 프로토콜이 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.


인쇄 실패 시에 시간 초과 되기 까지 걸리는 시간을 입력하십시오.