Hjelp er ikke tilgjengelig.


Navnet eller adressen til enheten det skrives ut til fra denne porten.


Angi fellesskapsnavnet som brukes av enheten som er koblet til denne porten. Aktiveres bare når SNMP også er aktivert.


Angi innstillinger spesifikt for protokollen RAW. Dette kan aktiveres ved å klikke radioknappen merket RAW i gruppen Protokoll.


Navnet på denne porten.


Velg hvilken protokoll denne porten skal bruke.


Angi enhetsindeksen som brukes av skriveren som er koblet til denne porten. Aktiveres bare når SNMP også er aktivert.


Angi Qnavnet som skal brukes på denne porten. Dette kan aktiveres ved å klikke radioknappen merket LPR i Protokoll-gruppen.


Navnet på denne porten.


Velg hvilken protokoll denne porten skal bruke. Protokollen LPR.


Velg hvilken protokoll denne porten skal bruke. Data-protokollen RAW.


Angi Qnavnet som skal brukes på denne porten. Dette kan aktiveres ved å klikke radioknappen merket LPR i Protokoll-gruppen.


Angi innstillinger spesifikt  for protokollen LPR. Dette kan aktiveres ved å klikke radioknappen merket LPR i Protokoll-gruppen.


Undersøk om SNMP støttes for enheten som er koblet til denne porten.


Angi enhetsindeksen som brukes av skriveren som er koblet til denne porten. Aktiveres bare når SNMP også er aktivert.


Navnet eller adressen til enheten det skrives ut til fra denne porten.


Angi fellesskapsnavnet som brukes av enheten som er koblet til denne porten. Aktiveres bare når SNMP også er aktivert.


Angi portnummeret for Berkeley Sockets som brukes til å skrive ut til denne porten. Dette kan aktiveres ved å klikke radioknappen merket RAW i Protokoll-gruppen.


Undersøk om SNMP støttes for enheten som er koblet til denne porten.


Angi portnummeret for Berkeley Sockets som brukes til å skrive ut til denne porten. Dette kan aktiveres ved å klikke radioknappen merket RAW i Protokoll-gruppen.


Konfigurer alle porter for standard TCP/IP-portovervåking.


Legg til en standard TCP/IP-port.


Legg til en standard TCP/IP-port.


Legg til en standard TCP/IP-port.


Vis og endre innstillinger for en standard TCP/IP-port.


Legg til en standard TCP/IP Port.


Digital utskrift som viser antallet minutter før tidsavbrudd når en jobb mislykkes.


Digital utskrift som viser antallet minutter før tidsavbrudd når en jobb mislykkes.


Kortere tid før et tidsavbrudd ved utskriftsfeil.


Angi tiden det skal gå før tidsavbrudd ved utskriftsfeil.


Lengre tid før et tidsavbrudd ved utskriftsfeil.


Når dette er merket av, vil datamaskinen regelmessig be om statusinformasjon fra hver enhet.


Klikk hvis du får problemer, som manglende eller ufullstendige dokumenter ved utskrifter. Når LPR-byte-telling er aktivert, teller datamaskinen antallet bytes i et dokument før det sendes til skriveren. Byte-telling, som kan være veldig tidkrevende, kreves ikke av de fleste skrivere. Dette alternativet er bare tilgjengelig når LPR-protokollen er valgt.


Angi tiden det skal gå før tidsavbrudd ved utskriftsfeil.