A ajuda não está disponível.


O endereço de hardware na rede local do dispositivo que recebe impressões por essa porta.


O número de rede IPX associado a este dispositivo. 00000000 é o equivalente para a sub-rede.


Digite o nome da comunidade usado pelo dispositivo anexado a essa porta. Ativado apenas quando o SNMP também estiver ativado.


Digite as configurações específicas para o protocolo Sem processar.


O nome dessa porta.


Escolha o protocolo que essa porta deve utilizar.


Digite o índice de dispositivo usado pelo dispositivo que está anexado a essa porta. Ativado apenas quando o SNMP também estiver ativo.


Digite o nome da fila (QName) a ser utilizado para essa porta. Para ativar, clique no botão de rádio denominado LPR no grupo de Protocolos.


O nome dessa porta.


Escolha o protocolo que essa porta deve usar. Protocolo LPR.


Escolha o protocolo que essa porta deve usar. Protocolo de dados Sem processar.


Digite o nome da fila (QName) a ser utilizado para essa porta. Para ativar, clique no botão de rádio denominado LPR no grupo de Protocolos.


Digite as configurações específicas para o Protocolo LPR. Para ativar, clique no botão de rádio denominado LPR no grupo de Protocolos.


Verifique se o SNMP é suportado pelo dispositivo anexado a essa porta.


Digite o índice de dispositivo usado pelo dispositivo que está anexado a essa porta. Ativado apenas quando o SNMP também estiver ativado.


O endereço de hardware na rede local do dispositivo que recebe impressões por essa porta.


Digite o nome da comunidade usado pelo dispositivo anexado a essa porta. Ativado apenas quando o SNMP também estiver ativado.


Digite o número de porta Berkeley Sockets a ser usado para imprimir por essa porta.


Verifique se o SNMP é suportado pelo dispositivo anexado a essa porta.


Digite o número de porta Berkeley Sockets a ser usado para imprimir por essa porta.


Configure todas as portas do monitor de porta IPX/SPX padrão da Hewlett-Packard.


Adicione uma porta IPX/SPX padrão da Hewlett-Packard.


Adicione uma porta IPX/SPX padrão da Hewlett-Packard.


Adicione uma porta IPX/SPX padrão da Hewlett-Packard.


Veja e modifique as configurações para uma porta IPX/SPX padrão da Hewlett-Packard.


Adicione uma porta IPX/SPX padrão da Hewlett-Packard.


Leitura digital que exibe o tempo limite em minutos após o qual um trabalho de impressão falhará.


Leitura digital que exibe o número de minutos antes do tempo limite quando um trabalho de impressão falha.


Tempo mais curto antes do tempo limite em falhas de impressão.


Digite o tempo que deverá decorrer antes do tempo limite em falhas de impressão.


Tempo mais longo antes do tempo limite em falhas de impressão.


Quando selecionado, o computador irá consultar periodicamente cada dispositivo para obter informações sobre o status.


Digite o tempo que deverá decorrer antes do tempo limite em falhas de impressão.


Configurações de porta