Pomoc nie jest dostępna.


Adres sprzętowy LAN urządzenia, do którego ten port drukuje.


Numer sieci IPX przypisany temu urządzeniu. 00000000 oznacza lokalną podsieć.


Wprowadź nazwę wspólnoty używaną przez urządzenie podłączone do tego portu.  Funkcja włączona tylko przy równoczesnym włączeniu protokołu SNMP.


Wprowadź ustawienia określone dla protokołu RAW.


Nazwa tego portu.


Wybierz protokół, który ma być używany przez ten port.


Wprowadź skorowidz urządzeń używany przez urządzenie podłączone do tego portu.  Funkcja włączona tylko przy równoczesnym włączeniu protokołu SNMP.


Wprowadź nazwę kolejki, która ma być używana przez ten port.  Można włączyć tę funkcję przez kliknięcie przycisku oznaczonego LPR w grupie Protokół.


Nazwa tego portu.


Wybierz protokół, który ma być używany przez ten port. Protokół LPR.


 Wybierz protokół, który ma być używany przez ten port. Protokół danych RAW.


Wprowadź nazwę kolejki, która ma być używana przez ten port.  Można włączyć tę funkcję przez kliknięcie przycisku oznaczonego LPR w grupie Protokół.


Wprowadź ustawienia określone dla protokołu LPR.  Włącz tę funkcję poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego LPR w grupie Protokół.


Zaznacz, jeżeli protokół SNMP jest obsługiwany dla urządzenia podłączonego do tego portu.


Wprowadź skorowidz urządzeń używanych przez urządzenie podłączone do tego portu.  Funkcja włączona tylko przy równoczesnym włączeniu protokołu SNMP.


Adres sprzętowy LAN urządzenia, do którego ten port drukuje.


Wprowadź nazwę wspólnoty używaną przez urządzenie podłączone do tego portu.  Funkcja włączona tylko przy równoczesnym włączeniu protokołu SNMP.


Numer portu Berkeley Sockets używany do drukowania przez ten port.


Zaznacz, jeżeli protokół SNMP jest obsługiwany dla urządzenia podłączonego do tego portu.


Wprowadź numer portu Berkeley Sockets, który ma być używany przez ten port.


Skonfiguruj wszystkie standardowe porty IPX/SPX monitora portów Hewlett-Packarda.


Dodaj standardowy port IPX/SPX Hewlett-Packarda.


Dodaj standardowy port IPX/SPX Hewlett-Packarda.


Dodaj standardowy port IPX/SPX Hewlett-Packarda.


Przeglądaj i modyfikuj ustawienia dla standardowego portu IPX/SPX Hewlett-Packarda..


Dodaj standardowy port IPX/SPX Hewlett-Packarda.


Cyfrowy odczyt wyświetlenia ilości minut przed osiągnięciem limitu czasu oczekiwania po nieudanym zleceniu druku.


Cyfrowy odczyt wyświetlenia ilości minut przed osiągnięciem limitu czasu oczekiwania po nieudanym zleceniu druku.


Krótszy czas przed osiągnięciem limitu czasu oczekiwania po nieudanych zleceniach druku.


Wprowadź ilość czasu przed osiągnięciem limitu czasu oczekiwania po nieudanych zleceniach druku.


Dłuższy czas przed osiągnięciem limitu czasu oczekiwania po nieudanych zleceniach druku.


Zaznaczenie tej opcji oznacza, że komputer będzie okresowo zapytywał każde urządzenie o informacje o stanie.


Wprowadź ilość czasu przed osiągnięciem limitu czasu oczekiwania po nieudanych zleceniach druku.


Ustawienia portu