Справка по данному элементу отсутствует.


Аппаратный адрес (HW) в локальной сети для устройства, в котором выполняется печать через этот порт.


Номер сети IPX, ассоциированный с этим устройством. Значение 00000000 соответствует локальной подсети.


Введите имя группы, используемое устройством, которое подключено к этому порту. Включено, только если включен протокол SNMP.


Введите параметры, специфичные для протокола RAW.


Имя этого порта.


Выберите протокол, который должен использоваться этим портом.


Введите индекс устройства, который используется устройством, подключенным к этому порту. Включено, только если включен протокол SNMP.


Введите уточненное имя порта, которое будет использоваться для этого порта. Включение выполняется нажатием радио-кнопки LPR в группе Протокол.


Имя этого порта.


Выберите протокол, который должен использоваться этим портом. Протокол LPR.


Выберите протокол, который должен использоваться этим портом. Протокол передачи необработанных данных.


Введите имя порта, которое будет использоваться для этого порта. Включение выполняется нажатием радио-кнопки LPR в группе Протокол.


Введите параметры, специфичные для протокола LPR. Включение выполняется нажатием радио-кнопки LPR в группе Протокол.


Проверьте, поддерживается ли протокол SNMP для устройства, подключенного к этому порту.


Введите индекс устройства, используемый устройством, которое подключено к этому порту. Включено, только если включен протокол SNMP.


Аппаратный адрес (HW) в локальной сети для устройства, в котором выполняется печать через этот порт.


Введите имя группы, используемое устройством, которое подключено к этому порту. Включено, только если включен протокол SNMP.


Номер порта Berkeley Sockets, который будет использоваться для этого порта.


Проверьте, поддерживается ли протокол SNMP для устройства, подключенного к этому порту.


Номер порта Berkeley Sockets, который будет использоваться для этого порта.


Сконфигурируйте все стандартные порты монитора Hewlett-Packard портов IPX/SPX.


Добавьте стандартный порт Hewlett-Packard IPX/SPX.


Добавьте стандартный порт Hewlett-Packard IPX/SPX.


Добавьте стандартный порт Hewlett-Packard IPX/SPX.


Просмотр и изменение параметров для стандартного порта Hewlett-Packard IPX/SPX.


Добавьте стандартный порт Hewlett-Packard IPX/SPX.


Цифровой отсчет числа минут до тайм-аута при сбое печати.


Цифровой отсчет числа минут до тайм-аута при сбое печати.


Уменьшение времени до тайм-аута при сбое печати.


Введите время до тайм-аута при сбое печати.


Увеличение времени до тайм-аута при сбое печати.


Если флажок установлен, компьютер периодически запрашивает сведения о состоянии каждого устройства.


Введите время до тайм-аута при сбое печати.


Параметры порта