无帮助可用。


使用本端口打印的设备的名称或网址。


键入与本端口连接的设备所使用的社区名称。仅在SNMP启用时才启用。


键入RAW协议的特定设定值。 启用方法是单击“协议”群组中带RAW标签的圆按钮。


本端口名称。


选择本端口应当使用的协议。


键入与本端口连接的设备使用的设备索引。仅在SNMP启用时才启用。


键入供本端口使用的Qname。  启用方法是单击“协议”群组中带LPR标签的圆按钮。


本端口名称。


选择本端口应当使用的协议。LPR协议。


选择本端口应当使用的协议。RAW数据协议。


键入供本端口使用的Qname。  启用方法是单击“协议”群组中带LPR标签的圆按钮。


键入LPR协议的特定设定值。 启用方法是单击“协议”群组中带LPR标签的圆按钮。


检查与本端口连接的设备是否支持SNMP。


键入与本端口连接的设备所使用的设备索引。仅在SNMP启用时才启用。


使用本端口打印的设备的名称或网址。


键入与本端口连接的设备所使用的社区名称。仅在SNMP启用时才启用。


键入供本端口使用的Berkeley Sockets端口号码。  启用方法是单击“协议”群组中带RAW标签的圆按钮。


检查与本端口连接的设备是否支持SNMP。


键入供本端口使用的Berkeley Sockets端口号码。  启用方法是单击“协议”群组中带RAW标签的圆按钮。


配置所有标准TCP/IP端口监视器端口。


增加标准TCP/IP端口。


增加标准TCP/IP端口。


增加标准TCP/IP端口。


查看并修改标准TCP/IP端口设定值。


增加标准TCP/IP端口。


打印作业失败时，数字式读出框显示超时前的分钟数。


打印作业失败时，数字式读出框显示超时前的分钟数。


打印失败时超时前较短时间。


键入打印失败时超时前的时间。


打印失败时超时前较长时间。


检查时，计算机将定时查询每一台设备的状态信息。


如果打印时发生问题，如没有文档或文档不全，则单击。当启用了 LPR 字节计数功能时，则计算机在把文档发送给打印机之前计算文档中的字节数。字节计算可能非常耗费时间，大多数打印机都不要求。只有在选择了 LPR 协议时，这个选项才有效。


键入打印失败时超时前的时间。