Nie je dostupný žiadny pomocník


Hardwarová (HW) adresa zariadenia LAN, na ktorej sa tlačí z tohto portu.


Císlo siete IPX pridružené k tomuto zariadeniu. 00000000 zodpovedá miestnej podsieti.


Zadajte názov komunity používaný zariadením, ktoré je pripojené k tomuto portu.  Aktívne len vtedy, ak je aktívne SNMP.


Zadajte nastavenie vztahujúce sa k protokolu RAW.


Názov portu


Zvoľte protokol, ktorý má tento port používať.


Zadajte index zariadenia používaný zariadením, ktoré je pripojené k tomuto portu.  Aktívne len vtedy, ak je aktívne SNMP.


Zadajte názov fronty na použitie s týmto portom.  Aktiváciu možno urobiť klepnutím na prepínač s názvom LPR v skupine Protokol.


Názov portu


Zvoľte protokol, ktorý má tento port používať. Protokol LPR.


Zvoľte protokol, ktorý má tento port používať. Protokol Data RAW.


Zadajte názov fronty na použitie s týmto portom.  Aktiváciu možno urobiť klepnutím na prepínač s názvom LPR v skupine Protokol.


Zadajte nastavenie vzťahujúce sa k protokolu LPR.  Aktiváciu možno urobiť kliknutím na prepínač s názvom LPR v skupine Protokol.


Skontrolujte, či je SNMP podporované pre zariadenie pripojené k portu.


Zadajte index zariadenia používaný zariadením, ktoré je pripojené k tomuto portu.  Aktívne len vtedy, ak je aktívne SNMP.


Hardwarová (HW) adresa zariadenia LAN, na ktorej sa tlačí z tohto portu.


Zadajte názov komunity používaný zariadením, ktoré je pripojené k tomuto portu.  Aktívne len vtedy, ak je aktívne SNMP.


Zadajte číslo portu Berkeley Sockets používané pri tlači na tento port.


Skontrolujte, či je SNMP podporované pre zariadenie pripojené k portu.


Číslo portu Berkeley Sockets používané pri tlači na tento port.


Konfigurácia všetkých portov monitoru štandardného portu IPX/SPX.


Pridat štandardný port tlaciarne Hewlett-Packard IPX/SPX.


Pridať štandardný port tlačiarne Hewlett-Packard IPX/SPX.


Pridať štandardný port tlačiarne Hewlett-Packard IPX/SPX.


Zobraziť a upraviť štandardný port tlačiarne Hewlett-Packard IPX/SPX.


Pridať štandardný port tlačiarne Hewlett-Packard IPX/SPX.


Digitálny ukazovateľ zobrazujúci počet minút do časového limitu pri zlyhaní tlačovej úlohy.


Digitálny ukazovateľ zobrazujúci počet minút do časového limitu pri zlyhaní tlačovej úlohy.


Kratší cas pred časovým limitom pri zlyhaní tlače.


Zadajte množstvo času do časového limitu pri zlyhaní tlače.


Dlhší čas pred časovým limitom pri zlyhaní tlače.


Pri kontrole počítač pravidelne posiela každému zariadeniu otázky na informácie o stave.


Zadajte množstvo času do časového limitu pri zlyhaní tlače.


Nastavenie portu