Nie je dostupný žiadny pomocník


Hardwarová (HW) adresa zariadenia LAN, na ktorej sa tlačí z tohto portu.


Zadajte názov komunity používanej zariadením, ktoré je pripojené k tomuto portu.  Aktívne len vtedy, ak je aktívne SNMP.


Zadajte nastavenie vzťahujúce sa k protokolu RAW.  Aktiváciu možno urobiť kliknutím na prepínač s názvom RAW v skupine Protokol.


Názov portu


Zvolte protokol, ktorý má tento port používat.


Zadajte index zariadenia používaný zariadením, ktoré je pripojené k tomuto portu.  Aktívne len vtedy, ak je aktívne SNMP..


Zadajte názov fronty na použitie s týmto portom.  Aktiváciu možno urobiť kliknutím na prepínač s názvom LPR v skupine Protokol.


Názov portu


Zvoľte protokol, ktorý má tento port používať. Protokol LPR.


Zvoľte protokol, ktorý má tento port používať. Protokol Data RAW.


Zadajte názov fronty na použitie s týmto portom.  Aktiváciu možno urobiť kliknutím na prepínač s názvom LPR v skupine Protokol.


Zadajte nastavenie vztahujúce sa k protokolu LPR.  Aktiváciu možno urobiť klepnutím na prepínač s názvom LPR v skupine Protokol.


Skontrolujte, či je SNMP podporované pre zariadenie pripojené k portu.


Zadajte index zariadenia používaný zariadením, ktoré je pripojené k tomuto portu.  Aktívne len vtedy, ak je aktívne SNMP.


Hardwarová (HW) adresa zariadenia LAN, na ktorej sa tlačí z tohto portu.


Zadajte názov komunity používaný zariadením, ktoré je pripojené k tomuto portu.  Aktívne len vtedy, ak je aktívne SNMP.


Zadajte císlo portu Berkeley Sockets používané pri tlaci na tento port.  Aktiváciu možno urobiť klepnutím na prepínač s názvom RAW v skupine Protokol.


Skontrolujte, či je SNMP podporované pre zariadenie pripojené k portu.


Zadajte číslo portu Berkeley Sockets používané pri tlači na tento port.  Aktiváciu možno urobiť kliknutím na prepínač s názvom RAW v skupine Protokol.


Konfigurácia všetkých portov monitoru štandardného portu TCP/IP


Pridat štandardný port TCP/IP.


Pridať štandardný port TCP/IP.


Pridať štandardný port TCP/IP.


Zobraziť a upraviť nastavenie štandardného portu TCP/IP.


Pridať štandardný port TCP/IP.


Digitálny ukazovateľ zobrazujúci počet minút do časového limitu pri zlyhaní tlačovej úlohy.


Digitálny ukazovateľ zobrazujúci počet minút do časového limitu pri zlyhaní tlačovej úlohy.


Kratší cas pred časovým limitom pri zlyhaní tlače.


Zadajte množstvo casu do časového limitu pri zlyhaní tlače.


Dlhší čas pred časovým limitom pri zlyhaní tlače.


Pri kontrole počítač pravidelne posiela každému zariadeniu otázky na informácie o stave.


Kliknite, ak pri tlači nastanú problémy; dokumenty sú neúplné alebo chýbajú. Ak je aktivované počítanie bajtov LPR, počítač spočíta pred odoslaním dokumentu do tlačiarne počet bajtov dokumentu. Počítanie bajtov je časovo veľmi náročné a väčšina tlačiarní ho nevyžaduje. Táto možnosť je dostupná, len ak je zvolený protokol LPR.


Zadajte množstvo času do časového limitu pri zlyhaní tlače.