No hay Ayuda disponible.


La dirección LAN del dispositivo (HW) en el que se imprime con este puerto.


El número de red IPX asociado con este dispositivo. 00000000 es equivalente a la subred local.


Introduzca el nombre comunitario utilizado por el dispositivo conectado a este puerto. Sólo está activado si también está activado SNMP.


Introduzca los valores concretos del protocolo RAW.


Nombre de este puerto.


Seleccione el protocolo que utilizará este puerto.


Introduzca el índice de dispositivo utilizado por el dispositivo conectado a este puerto. Sólo está activado si también está activado SNMP.


Introduzca el nombre de cola que utilizará este puerto. Para activarlo, haga clic en el botón de opción LPR del grupo Protocolo.


Nombre de este puerto.


Seleccione el protocolo que utilizará este puerto. Protocolo LPR.


Seleccione el protocolo que utilizará este puerto. Protocolo de Datos RAW.


Introduzca el nombre de cola que utilizará este puerto. Para activarlo, haga clic en el botón de opción LPR del grupo Protocolo.


Introduzca los valores concretos del protocolo LPR. Para activarlo, haga clic en el botón de opción LPR del grupo Protocolo.


Compruebe si se soporta SNMP para el dispositivo conectado a este puerto.


Introduzca el índice de dispositivo utilizado por el dispositivo conectado a este puerto. Sólo está activado si también está activado SNMP.


La dirección LAN del dispositivo (HW) en el que se imprime con este puerto.


Introduzca el nombre comunitario utilizado por el dispositivo conectado a este puerto. Sólo está activado si también está activado SNMP.


El número del puerto de conexión Berkeley que se utilizará con este puerto.


Compruebe si se soporta SNMP para el dispositivo conectado a este puerto.


El número del puerto de conexión Berkeley que se utilizará con este puerto.


Configure todos los puertos del Monitor de puertos estándar IPX/SPX de Hewlett-Packard.


Añada un puerto estándar IPX/SPX de Hewlett-Packard.


Añada un puerto estándar IPX/SPX de Hewlett-Packard.


Añada un puerto estándar IPX/SPX de Hewlett-Packard.


Visualice y modifique los valores del puerto estándar IPX/SPX de Hewlett-Packard.


Añada un puerto estándar IPX/SPX de Hewlett-Packard.


Lectura digital en la que aparece el número de minutos antes del tiempo de espera si falla un trabajo de impresión.


Lectura digital en la que aparece el número de minutos antes del tiempo de espera si falla un trabajo de impresión.


Período más corto antes del tiempo de espera en fallos de impresión.


Introduzca el período antes del tiempo de espera en fallos de impresión.


Período más largo antes del tiempo de espera en fallos de impresión.


Si está activada, el equipo realizará consultas periódicas de cada dispositivo para obtener información de estado.


Introduzca el período antes del tiempo de espera en fallos de impresión.


Valores del puerto