No hay Ayuda disponible.


Nombre o dirección del dispositivo en el que se imprime con este puerto.


Introduzca el nombre comunitario utilizado por el dispositivo conectado a este puerto. Sólo está activado si también está activado SNMP.


Introduzca los valores concretos del protocolo RAW. Para activarlo, haga clic en el botón de opción RAW del grupo Protocolo.


Nombre de este puerto.


Seleccione el protocolo que utilizará este puerto.


Introduzca el índice de dispositivo utilizado por el dispositivo conectado a este puerto. Sólo está activado si también está activado SNMP.


Introduzca el nombre de cola que utilizará este puerto. Para activarlo, haga clic en el botón de opción LPR del grupo Protocolo.


Nombre de este puerto.


Seleccione el protocolo que utilizará este puerto. Protocolo LPR.


Seleccione el protocolo que utilizará este puerto. Protocolo RAW Data.


Introduzca el nombre de cola que utilizará este puerto. Para activarlo, haga clic en el botón de opción LPR del grupo Protocolo.


Introduzca los valores concretos del protocolo LPR. Para activarlo, haga clic en el botón de opción LPR del grupo Protocolo.


Compruebe si se soporta SNMP para el dispositivo conectado a este puerto.


Introduzca el índice de dispositivo utilizado por el dispositivo conectado a este puerto. Sólo está activado si también está activado SNMP.


Nombre o dirección del dispositivo en el que se imprime con este puerto.


Introduzca el nombre comunitario utilizado por el dispositivo conectado a este puerto. Sólo está activado si también está activado SNMP.


Introduzca el número de puerto de conexión Berkeley que se utilizará con este puerto. Para activarlo, haga clic en el botón de opción RAW del grupo Protocolo.


Compruebe si se soporta SNMP para el dispositivo conectado a este puerto.


Introduzca el número de puerto de conexión Berkeley que se utilizará con este puerto. Para activarlo, haga clic en el botón de opción RAW del grupo Protocolo.


Configure todos los puertos del Monitor de puertos estándar de TCP/IP.


Añada un puerto estándar de TCP/IP.


Añada un puerto estándar de TCP/IP.


Añada un puerto estándar de TCP/IP.


Visualice y modifique los valores del puerto estándar de TCP/IP.


Añada un puerto estándar de TCP/IP.


Lectura digital en la que aparece el número de minutos antes del tiempo de espera si falla un trabajo de impresión.


Lectura digital en la que aparece el número de minutos antes del tiempo de espera si falla un trabajo de impresión.


Período más corto antes del tiempo de espera en fallos de impresión.


Introduzca el período antes del tiempo de espera en fallos de impresión.


Período más largo antes del tiempo de espera en fallos de impresión.


Si está activada, el equipo realizará consultas periódicas de cada dispositivo para obtener información de estado.


Haga clic si surgen problemas al imprimir, como documentos que faltan o no están completos. Si el recuento de bytes LPR está activado, el equipo cuenta el número de bytes de un documento antes de enviarlo a la impresora. El recuento de bytes, que puede tardar bastante tiempo, no es necesario para la mayoría de impresoras. Esta opción sólo está disponible cuando se selecciona el protocolo LPR.


Introduzca el período antes del tiempo de espera en fallos de impresión.