Det finns ingen hjälp tillgänglig.


Namn eller adress för den enhet denna port skriver ut till.


Ange vilket SNMP-gruppnamn som används av enheten som är ansluten till den här porten. Bara aktivt om SNMP också är aktivt.


Ange inställningar för RAW-protokollet. Aktiveras om du klickar på knappen RAW i gruppen Protokoll.


Namnet på den här porten.


Ange vilket protokoll denna port ska använda.


Ange vilket enhetsindex som används av enheten som är ansluten till den här porten. Bara aktivt om SNMP också är aktivt.


Ange vilket könamn som ska användas för den här porten. Aktiveras om du klickar på knappen LPR i gruppen Protokoll.


Namnet på den här porten.


Ange vilket protokoll denna port ska använda. Protokollet LPR.


Ange vilket protokoll denna port ska använda. Protokollet RAW.


Ange vilket könamn som ska användas för den här porten. Aktiveras om du klickar på knappen LPR i gruppen Protokoll.


Ange inställningar för LPR-protokollet. Aktiveras om du klickar på knappen LPR i gruppen Protokoll.


Kontrollera om SNMP stöds för den enhet som är ansluten till denna port.


Ange vilket enhetsindex som används av enheten som är ansluten till den här porten. Bara aktivt om SNMP också är aktivt.


Namn eller adress för den enhet denna port skriver ut till.


Ange vilket SNMP-gruppnamn som används av enheten som är ansluten till den här porten. Bara aktivt om SNMP också är aktivt.


Ange vilket Berkeley Sockets-portnummer som ska användas för den här porten. Aktiveras om du klickar på knappen RAW i gruppen Protokoll.


Kontrollera om SNMP stöds för den enhet som är ansluten till denna port.


Ange vilket Berkeley Sockets-portnummer som ska användas för den här porten. Aktiveras om du klickar på knappen RAW i gruppen Protokoll.


Konfigurera alla Standard TCP/IP Port Monitor-portar.


Lägg till en TCP/IP-standardport.


Lägg till en TCP/IP-standardport.


Lägg till en TCP/IP-standardport.


Visa och ändra inställningar för en Standard TCP/IP-port.


Lägg till en TCP/IP-standardport.


Värde som anger antal minuter före timeout vid misslyckad utskrift.


Värde som anger antal minuter före timeout vid misslyckad utskrift.


Kortare tid före timeout vid misslyckad utskrift.


Ange tid före timeout vid misslyckad utskrift.


Längre tid före timeout vid misslyckad utskrift.


Om detta alternativ är aktivt kontrollerar datorn enhetens statusinformation med jämna mellanrum.


Klicka här om du stöter på problem vid utskriften, t ex dokument som saknas eller är ofullständiga. Om LPR-byteräkning är aktiverad, räknar datorn antalet byte i ett dokument innan det skickas till skrivaren. Byteräkning, som kan vara mycket tidskrävande, är inte nödvändig för de flesta skrivare. Detta alternativ är bara tillgängligt om LPR-protokollet är valt.


Ange tid före timeout vid misslyckad utskrift.