沒有說明。


此連接埠列印目的地裝置的名稱或位址。


請輸入與此連接埠相連的裝置所用的轄區名稱。只有在 SNMP 啟動時才有效。


請輸入原生通訊協定專用的設定。在通訊協定群組裡按一下標示為「原生」的圓形按鈕，使這些設定有效。


此連接埠的名稱。


請選擇此連接埠應該使用的通訊協定。


請輸入與此連接埠相連的裝置所用的裝置索引。只有在 SNMP 啟動時才有效。


請輸入用於此連接埠的 Q 名稱。在通訊協定群組裡按一下標示為「LPR」的圓形按鈕，可使該名稱有效。


此連接埠的名稱。


請選擇此連接埠應該使用的通訊協定。LPR 通訊協定。


請選擇此連接埠應該使用的通訊協定。原生資料通訊協定。


請輸入用於此連接埠的 Q 名稱。在通訊協定群組裡按一下標示為「LPR」的圓形按鈕，可使該名稱有效。


請輸入 LPR 通訊協定專用的設定。在通訊協定群組裡按一下標示為「LPR」的圓形按鈕，使這些設定有效。


請檢查 SNMP 是否可用在與此連接埠相連的裝置上。


請輸入與此連接埠相連的裝置所用的裝置索引。只有在 SNMP 啟動時才有效。


此連接埠列印目的地裝置的名稱或位址。


請輸入與此連接埠相連的裝置所用的轄區名稱。只有在 SNMP 啟動時才有效。


請輸入用於此連接埠的 Berkeley Sockets 連接埠號碼。在通訊協定群組裡按一下標示為「原生」的圓形按鈕，可使該號碼有效。


請檢查 SNMP 是否可用在與此連接埠相連的裝置上。


請輸入用於此連接埠的 Berkeley Sockets 連接埠號碼。在通訊協定群組裡按一下標示為「原生」的圓形按鈕，可使該號碼有效。


配置所有的標準 TCP/IP 連接埠監視器連接埠。


新增標準 TCP/IP 連接埠。


新增標準 TCP/IP 連接埠。


新增標準 TCP/IP 連接埠。


檢視和修改用於標準 TCP/IP 連接埠的設定。


新增標準 TCP/IP 連接埠。


數位讀出顯示列印作業失敗時的逾時時限分鐘數。


數位讀出顯示列印作業失敗時的逾時時限分鐘數。


更短的列印失敗時逾時時限。


請輸入列印失敗時逾時時限。


更長的列印失敗時逾時時限。


此項核取時，電腦會定期查詢每個裝置的狀態資訊。


請在遭遇問題時按，例如是未印出文件或是文件列印得不完整。在開啟 LPR 位元組計算功能時，電腦會在送出文件到印表機之前，先計算文件的位元組數目。大部分印表機並不需要可能會花很長時間的位元組計算。只有在選擇 LPR 通訊協定時，才能使用此選項。


請輸入列印失敗時逾時時限。