Yardım yok.


Bu bağlantı noktası tarafından yazdırılan aygıtın adı veya adresi.


Bu bağlantı noktasına takılı aygıt tarafından kullanılan topluluk adını girin.  Yalnızca SNMP etkin olduğunda etkinleştirilir.


HAM İletişim Kuralı'na ait Ayarlar'ı girin. İletişim Kuralı grubu içindeki HAM etiketli radyo düğmesini tıklatarak etkinleştirin.


Bu bağlantı noktasının adı.


Bu bağlantı noktasının kullanması gereken iletişim kuralını seçin.


Bu bağlantı noktasına takılı aygıt tarafından kullanılan aygıt dizinini girin.  Yalnızca SNMP etkinken etkin olur.


Bu bağlantı noktası için kullanılacak olan Kuyruk Adı'nı girin.  Bu, İletişim Kuralı grubu içindeki LPR etiketli radyo düğmesi tıklatılarak etkinleştirilebilir.


Bu bağlantı noktasının adı.


Bu bağlantı noktasının kullanması gereken iletişim kuralını seçin. LPR İletişim Kuralı.


Bu bağlantı noktasının kullanması gereken iletişim kuralını seçin. HAM Veri İletişim Kuralı.


Bu bağlantı noktası için kullanılacak Kuyruk Adı'nı girin. Bu, İletişim Kuralı grubu içindeki LPR etiketli radyo düğmesi tıklatılarak etkinleştirilebilir.


LPR İletişim Kuralı'na ait Ayarlar'ı girin. İletişim Kuralı grubu içindeki LPR etiketli radyo düğmesini tıklatarak etkinleştirin.


Bu bağlantı noktasına takılı aygıt için SNMP desteği olup olmadığını denetleyin.


Bu bağlantı noktasına takılı aygıt tarafından kullanılan aygıt dizinini girin.  Yalnızca SNMP etkinken etkin olur.


Bu bağlantı noktasına yazan aygıtın adı veya adresi.


Bu bağlantı noktasına takılı aygıt tarafından kullanılan topluluk adını girin.  Yalnızca SNMP etkinken etkin olur.


Bu bağlantı noktası için kullanılacak Berkeley Sockets bağlantı noktası numarasını girin. Bu, İletişim Kuralı grubu içindeki HAM etiketli radyo düğmesi tıklatılarak etkinleştirilebilir.


Bu bağlantı noktasına takılı aygıt için SNMP desteğinin olup olmadığını denetleyin.


Bu bağlantı noktası için kullanılacak Berkeley Sockets bağlantı noktası numarasını girin. Bu, İletişim Kuralı grubu içindeki HAM etiketli radyo düğmesi tıklatılarak etkinleştirilebilir.


Tüm Standart TCP/IP Bağlantı Noktası İzleme Bağlantı Noktalarını Yapılandır.


Standart TCP/IP Bağlantı Noktası Ekle.


Standart TCP/IP Bağlantı Noktası Ekle.


Standart TCP/IP Bağlantı Noktası Ekle.


Standart TCP/IP Bağlantı Noktası ayarlarını göster ve değiştir.


Standart TCP/IP Bağlantı Noktası Ekle.


Bir yazdırma işi başarısız olduğunda zaman aşımından önceki süreyi dakika olarak gösteren sayısal gösterge.


Bir yazdırma işi başarısız olduğunda zaman aşımından önceki süreyi dakika olarak gösteren sayısal gösterge.


Yazdırma hatalarındaki zaman aşımından önceki kısa süre.


Yazdırma hatalarındaki zaman aşımı süresini girin.


Yazdırma hatalarındaki zaman aşımından önceki uzun süre.


İşaretlendiğinde, bilgisayar düzenli olarak her aygıtı durum bilgileri için denetler.


Yazdırma sırasında kayıp veya tamamlanmamış belgeler gibi sorunlarla karşılaşırsanız tıklatın. LPR bayt saydırma etkin olduğunda, bilgisayar bir belgeyi yazıcıya göndermeden önce içindeki baytları sayar. Bir çok yazıcı için çok fazla zaman alan bayt saydırma gerekli değildir. Bu seçenek yalnızca LPR iletişim kuralı seçiliyken kullanılabilir.


Yazdırma hatalarındaki zaman aşımı süresini girin.